A obra será 100% financiada por recursos do Governo de Minas Gerais.

Em julho de 2012, será inaugurado o primeiro módulo do CTE. Veja abaixo o cronograma e o investimento da obra, expresso em milhões de reais:
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="Cronograma" src="https://www.ufmg.br/cedecom/cteste/wp-content/uploads/2011/08/crono2.gif" alt="Módulo I - Implantação da Pista de Atletismo. Módulo II - Parque Aquático. Módulo II - Pavilhão Esportivo, Área de Ginástica" width="905" height="200" /></p>

<table width="584">
<thead>
<tr>
<th>Módulo I</th>
<th>Módulo II</th>
<th>Módulo III*</th>
<th class="total">Total Parcial</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>
<h5>Projeto: R$ 1,8 milhões</h5>
<h5>Obras Pista: R$ 5,2 milhões</h5>
&nbsp;</td>
<td>
<h5>R$ 43,1 milhões</h5>
</td>
<td>
<h5>  A definir</h5>
</td>
<td class="total">
<h5>R$ 50,1 milhões</h5>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>