A obra será 100% financiada por recursos do Governo de Minas Gerais, com o valor bruto de R$ 62,3 milhões. Em breve será inaugurado o primeiro módulo do IME. Veja abaixo o cronograma e o investimento da obra:

<img class="alignnone size-full wp-image-42" title="Cronograma" src="https://www.ufmg.br/cedecom/cteste/wp-content/uploads/2011/08/crono.gif" alt="Cronograma de construção do IME" width="920" height="198" />

<table>
<thead><tr><th>Módulo I</th><th>Módulo II</th><th>Módulo III</th></tr></thead>
<tbody><tr><td>R$ 6.270.000,00</td><td>R$ 38.438.834,07</td><td>R$ 17.625.313,85</td></tr></tbody>
<tfoot><tr><th>R$ 62.334.147,92</th></tr></tfoot>
</table>