<p style="text-align: justify;">Evolução mensal das obras do Centro de Treinamento Esportivo - Complexo Aquático.</p>

<h2>                           Janeiro        Fevereiro      Março        Abril           Maio</h2>
<a href="https://www.ufmg.br/cedecom/cteste/2012/04/complexaquat/bloco-piscina-1-jan/" rel="attachment wp-att-693">[gallery columns="5"]

</a>

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;